<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\section{Kurzvorstellung --- CHForth}

\subsection{Was ist CHForth?}

CHForth (van Coos Haak) ist eine 16--bit--ANSI--Standard--Implementierung fÃ¼r Intel 80x86--Processoren unter MSDOS oder DRDOS.
Es lauft im real mode (16--bit--8086) und verwendet mehrere Segmente, wodurch es viel mehr Speicher bereitstellt, als F83 oder die MS-DOS Version des ciforth.
Mit CHForth kÃ¶nnen turnkey-(selbststartende)-Programme geschrieben werden.
Der Gebrauch von CHForth ist frei, auch fÃ¼r kommerzielle Zwecke. Die Dokumentation liegt als PDF--Datei vor. Das  Forth selbst kann exclusive Dokumentation herunter geladen werde.
FÃ¼r eventuelle Fragen und Hilfen, kann mit Coos Haak Kontakt aufgenommen werden . FÃ¼r dieses gratis bereitgestellte System gibt der Autor allerdings keine Garantien.

\subsection{Was beinhaltet CHForth?}

Online--\emph{help} fÃ¼r alle Forth--Worte (auch fÃ¼r viele andere Begriffe). Ein 80x86--Assembler, ein simples DOS--Interface, ein Zeileneditor in dem zurÃ¼ckgeblÃ¤ttert werden kann. Lokale Variablen, umfangreiches Abfangen von Fehlern, \verb|TO| fÃ¼r alle Datatypen. Interrupt--UnterstÃ¼tzung, einen schicken Decompiler und Disassembler, einen umfangreichen Satz an Bibliotheks--Dateien, turnkey--Vorbilder, usw.

Ferner gibt es Hilfe im Internet:
\url{http://home.hccnet.nl/j.j.haak/CHForthHelp/index.htm}

Webseite des Autors:
\url{http://home.hccnet.nl/j.j.haak/}

Quelle:
\url{http://www.forth.hccnet.nl/}
</pre></body></html>