\section{Chuck Moores jüngster Spross: SEAforth--Prozessoren.}

Scalable Embedded Array™ (SEA) Platform nennt IntellaSys ihren Multicore--Processor--Chip. Es sind 24 C18--Forth--Prozessorkerne auf dem Chip, wovon jeder eine Milliarde Forth--Operationen in der Sekunde ausführen kann, und das bei nur 150mW in einer typischen Applikation. 

Charles Moore steckt hinter dieser Firma, zusammen mit Chester Brown, Dave Guzeman, Yu--Ping Cheng, Jeff Fox, Allan L. Swai, Dennis R. Miller und Greg Peel. Die Gruppe hat viel vor und wendet sich an die Forth User Community: 

\begin{quote}SEAforth processors execute 24 BILLION Forth instructions per second! We plan on shaking some things up in the embedded controller environment.\end{quote}

Auf ihrer Website kündigen sie den Chip SEAforth--24A an und beschreiben ihn näher. Die C18--Kerne sind 18--bit stackorientierte Maschinen in denen als Instruktionen VentureForth ausgeführt wird, eine VentureForth--Instruction je Nanosekunde. Man denkt dabei vor allem an Anwendungen aus den Bereichen: Consumer audio processing, Wireless and USB devices, Home automation, Remote data collection and processing, Security applications.

Also schaut mal rein bei:\\
\url{http://www.intellasys.net/users/index.php}

